Programmer i kataloget:

/usr/local/image/src/INTRO/src/

Søren Olsen

1. juli 1999

Nedenstående er eneste form for beskrivelse af programmerne. Der findes ingen manualsider. Hvis du ikke kan huske hvilke parametre et program tager, så skriv programnavnet (og tast return). Ingen af programmerne følger den sædvanlige UNIX-standard. Programmerne er skrevet meget hurtigt (for ca. 10 år siden), men de fungerer alle efter hensigten (dog ingen garanti mod fejl). Jeg vil være glad for at få evt. fejl (samt forslag til rettelse) at vide. Yderligere kan det nævnes at programmerne absolut ikke optimeret i nogen henseende.

Histogram-operationer

ahisteq Adaptiv histogram linearisering

ahisteq imin imout n vinduesstørrelsen er (2n+1)x(2n+1) Bedste resultater fås ofte ved valg af n omkring 10 ghisteq Global histogram linearisering

ghisteq imin imout hist Genererer et histogram-billede

hist imin imout histog Viser fordelingen af pixels på intensiteter

histog [-n number] imin antal intervaller i histogram (default er 20)

Fouriertransformation fft Fouriertransformation fft imin imout bemærk at imout er et komplekst billede ifft Invers fouriertransformation ifft imin imout bemærk at imin er et komplekst billede powerspec viser styrkespektrum powerspec imin imout viser skaleret version af logaritme til spektret bemærk at imin er et komplekst billede

Støjpålægning

gaussnoise Adderer gaussfordelt støj gaussnoise imin imout sigma start sigma angiver spredningen af støjen start angiver et tilfældigt heltal saltpebber Adderer salt og pebber støj saltpebber imin imout pct start pct angiver procendelen af pixels der overskrives med støj start angiver et tilfældigt heltal

Frekvensfiltrering

I nedenstående filtre angiver parameteren D0 “cut-off”-værdien i pixels. Denne bør vælges i oveensstemmelse med billedstørrelsen. Bemærk at både imin of imout er komplekse billeder (undtagen for det homomorfiske filter).

lideal Low pass ideal filter lideal imin imout D0 lbut Low pass butterworth filter lbut imin imout D0 n n angiver ordenen af filtret hideal High pass ideal filter hideal imin imout D0 hbut High pass butterworth filter hbut imin imout D0 n offset n angiver ordenen af filtret offset angiver filtrets mindste værdi (ofte lig 0) bideal Ideal band-pass butterworth filter bideal imin imout D0 W W angiver båndradius homomorf Homomorfisk filtrering homomorf imin imout L H sigma Både imin og imout er gråtone-billeder. L angiver filtrets mindste værdi (f.eks. 0.5) R angiver filtrets største værdi (f.eks 2.0) sigma (spredning af gaussfilter) angiver filterform vælg f.eks sigma til billedlængden / 16

Intensitetsfiltrering

average Box-filtrering

average imin imout size iteration vinduesstørrelsen er (2n+1)x(2n+1) parameteren iteration angiver antal passager gaussfil Gaussfiltrering

gaussfil imin imout sigma sigma angiver spredningen af filtret, vælg f.eks. sigma = 2.0 median Median filtrering

median imin imout n vinduesstørrelsen er (2n+1)x(2n+1), n = 1,2,3,4 nagaofil Nagaofiltrering

nagaofil imin imout itt itt angiver antal passager, vælg n = 1,2,3

Kantdetektion

LGzc Laplacian-Gaussian kantdetektion LGzc imin imout sigma TH sigma angiver spredningen af gauss-filteret, vælg fx. sigma = 1.0, 2.0, 4.0 TH angiver grænseværdi for gradientstørrelse (f.eks 10.0) deriche Deriche kantdetektion deriche imin imout alfa TH [omega] alfa angiver graden af udglatning, vælg alfa = 1.0 eller mindre. TH angiver grænseværdi for gradientstørrelse (f.eks 10.0) omega er per default sat til alfa/1000 derihyst Deriche kantdetektion med hysterese mm. derihyst imin imout alfa TH minlength minlength angiver mindste længe (i pixels) af accepterede kanter gradient3x3 Gradientstørrelse v. 3x3 Beaudet gradient3x3 imin imout gradthres Som gradient3x3, blot grænseværdiafskæres gradthres imin imout TH værdierne i imout er 0 eller 255.

Segmentering

multithres Flerniveau grænseværdiafskæring multithres imin imout1 imout2 n imout1 angiver det “segmenterede” billede imout2 viser det udglatede histogram og fundne grænseværdier n angiver antal iterationer i filter med kerne (1 2 1) simpleseg Simpel segmenteringsprogram simpleseg imin imout TH TH angiver grænseværdi for nabosammenligninger, vælg f.eks. TH = 5.0 Bemærk segmentværdier numereret cyklisk i interval [0,255] Visse nabosegmenter kan have sammme viste “intensitet”. Gråtoner ofte misvisende. Brug “false color”.

binarize binarisere et billede binarize imin imout TH TH angiver gråtoneværdien som der binariseres efter uddataværdierne er 0 og 255

Skeletering

skeleton Skeletprogram til binære billeder

skeleton imin imout værdierne i imin antages at være 0 eller 255 værdierne i imout er 0 eller 255. Brug uddata fra gradthres som inddata

Diverse

imminmax udskriver billedtype, billedstørrelse mv. imminmax imin reduce2x2 Reducerer billede til kvart størrelse reduce2x2 imin imout rotate Roterer et billede rotate imin imout angle cx cy der roteres angle grader (modsat uret) omkring (cx,cy) extract Ekstraherer et delbillede extract imin imout dimx dimy startx starty dimx og dimy angiver dimensionen af billedet imout startx og starty angever koordinater for øverste venstre hjørne (i imin)